实训楼网络综合布线改造项目已经pg电子双喜临门领导批准,资金为单位自筹,目前项目已具备比选条件,现对该项目进行公开比选。    

一、采购货物的名称、数量及主要技术参数

1.项目名称:实训通讯改造项目;    

2.服务内容:实训通讯布线改造;

3.工期:十日历天;

4.根据实训楼现有通讯线路实际情况报价(预算35000元)。

二、资格要求

1.符合《政府采购法》 第二十二条的规定;

2.未被列入失信被执行人员名单、重大税收采购严重违法失信行为记录名单的供应商;

3.供应商具有独立履行合同所必须的实力和提供优质服务能力;

三、比选提交文件

供应商提交比选文件时需提供以下材料原件及加盖单位公章的复印件1份。

1.营业执照;

2.组织机构代码证;(三证合一只需提供营业执照)

3.税务登记证;(三证合一只需提供营业执照)

4. 法定代表人授权书(含法定代表人和被授权人身份证复印件);

5. 报价单。

四、应答文件的递交

1.应答文件递交截止时间(即应答截止时间):应答文件递交的截止时间20226109时整,逾期送达的响应文件将被拒绝。

2.应答文件递交联系人:老师,电话:13111314411

本项目将于上述同一时间、地点进行比价,价格最低者中标,采购人邀请应答方的法定代表人或者其委托代理人准时参加。

4.出现以下情形时,采购人不予接收应答文件:

4.1.逾期送达或者未送达指定地点的;

4.2.未按照比选文件要求密封的。

五、比选时间、地点

2022610日上午,pg电子双喜临门会议室。

 

管理机构
教学系部
教辅机构
友情链接
  • 河北省教育厅
  • 河北省教育考试院
  • 河北职业与成人教育网
  • 河北工程大学
  • 石家庄铁道大学
  • 河北科技师范pg电子双喜临门
  • 河北大学
  • 华北理工大学

河北省邯郸市冀南新区滏阳路1号 邮编:056046 冀ICP备2020027328号-1

pg电子双喜临门值班室:0310-8571600    电子邮箱:hdkzdzb@163.com    招生就业处:0310-8571656

版权所有 pg电子双喜临门 技术支持:易网创联

微信公众号

pg电子双喜临门安卓软件下载